 -1.371891466E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.096100E+00  dx in pixels
 -3.270610E+01  dy in pixels
      1.014527  scalx
      1.022689  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
