 -1.353688531E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.033700E+00  dx in pixels
 -3.220200E+01  dy in pixels
      1.015807  scalx
      1.021107  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
