 -1.051023325E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.706647E+00  dx in pixels
 -3.292389E+01  dy in pixels
      1.014406  scalx
      1.022616  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
