 -1.361978125E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.003300E+00  dx in pixels
 -3.384850E+01  dy in pixels
      1.016225  scalx
      1.021248  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
