 -1.076772436E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.638403E+00  dx in pixels
 -3.135224E+01  dy in pixels
      1.012788  scalx
      1.025251  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
