 -1.365437936E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.316000E+00  dx in pixels
 -3.286330E+01  dy in pixels
      1.014002  scalx
      1.024508  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
