 -1.082894556E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.454325E+00  dx in pixels
 -3.197884E+01  dy in pixels
      1.014612  scalx
      1.022837  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
