 -1.385604956E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.046500E+00  dx in pixels
 -3.298940E+01  dy in pixels
      1.016542  scalx
      1.021407  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
