 -1.118411505E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.942238E+00  dx in pixels
 -3.120226E+01  dy in pixels
      1.012312  scalx
      1.024383  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
