 -9.584282970E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.779623E+00  dx in pixels
 -3.174446E+01  dy in pixels
      1.016257  scalx
      1.020413  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
