 -1.283305097E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.719600E+00  dx in pixels
 -3.248970E+01  dy in pixels
      1.018519  scalx
      1.018559  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
