 -1.384507150E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.444300E+00  dx in pixels
 -3.315480E+01  dy in pixels
      1.014249  scalx
      1.022942  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
