 -1.337940142E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.977600E+00  dx in pixels
 -3.472810E+01  dy in pixels
      1.021410  scalx
      1.013321  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
