 -1.383597713E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.148640E+01  dx in pixels
 -3.373940E+01  dy in pixels
      1.014160  scalx
      1.023329  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
