 -1.077104668E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.125283E+00  dx in pixels
 -3.366442E+01  dy in pixels
      1.012925  scalx
      1.024487  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
