 -1.344942846E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.145350E+01  dx in pixels
 -3.287170E+01  dy in pixels
      1.015615  scalx
      1.020986  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
