 -1.039941982E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.096636E+00  dx in pixels
 -3.101181E+01  dy in pixels
      1.015417  scalx
      1.020852  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
