 -1.389853084E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.125220E+01  dx in pixels
 -3.343520E+01  dy in pixels
      1.015189  scalx
      1.022520  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
