 -1.387944816E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.241650E+01  dx in pixels
 -3.315310E+01  dy in pixels
      1.015328  scalx
      1.021898  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
