 -1.057075024E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.013433E+00  dx in pixels
 -3.256861E+01  dy in pixels
      1.018734  scalx
      1.014431  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
