 -1.373110859E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.568160E+01  dx in pixels
 -3.219500E+01  dy in pixels
      1.014877  scalx
      1.022674  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
