 -1.037112247E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.303229E+00  dx in pixels
 -3.333342E+01  dy in pixels
      1.013243  scalx
      1.024097  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
