 -1.034002245E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.534948E+00  dx in pixels
 -3.064983E+01  dy in pixels
      1.015879  scalx
      1.021126  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
