 -1.059470008E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.976596E+00  dx in pixels
 -3.454080E+01  dy in pixels
      1.012905  scalx
      1.024398  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
