 -1.112370496E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.198350E+00  dx in pixels
 -3.067582E+01  dy in pixels
      1.012463  scalx
      1.024251  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
