 -1.205183506E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.569110E+01  dx in pixels
 -3.373520E+01  dy in pixels
      1.014134  scalx
      1.022461  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
