 -1.295519625E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.171210E+01  dx in pixels
 -3.355240E+01  dy in pixels
      1.017111  scalx
      1.019348  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
