 -1.345699859E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.548100E+00  dx in pixels
 -3.335410E+01  dy in pixels
      1.014400  scalx
      1.022423  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
