 -1.317234222E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.115780E+01  dx in pixels
 -3.247520E+01  dy in pixels
      1.018105  scalx
      1.019115  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
