 -1.058365908E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.429323E+00  dx in pixels
 -3.325775E+01  dy in pixels
      1.013911  scalx
      1.023674  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
