 -1.353462308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.132200E+00  dx in pixels
 -3.274250E+01  dy in pixels
      1.015678  scalx
      1.022167  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
