 -1.110122097E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.615249E+00  dx in pixels
 -3.085138E+01  dy in pixels
      1.010052  scalx
      1.026051  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
