 -1.363827997E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.207340E+01  dx in pixels
 -3.274530E+01  dy in pixels
      1.011197  scalx
      1.025414  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
