 -1.339400236E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.254800E+01  dx in pixels
 -3.453320E+01  dy in pixels
      1.014442  scalx
      1.022210  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
