 -1.106640743E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.535240E+00  dx in pixels
 -3.142332E+01  dy in pixels
      1.014404  scalx
      1.022234  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
