 -1.345179743E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.346890E+01  dx in pixels
 -3.422740E+01  dy in pixels
      1.016219  scalx
      1.020940  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
