 -1.350147718E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.671220E+01  dx in pixels
 -3.384520E+01  dy in pixels
      1.014991  scalx
      1.021549  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
