 -1.035346645E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.229841E+00  dx in pixels
 -3.335908E+01  dy in pixels
      1.014831  scalx
      1.021009  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
