 -1.356972845E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.982600E+00  dx in pixels
 -3.403190E+01  dy in pixels
      1.016966  scalx
      1.019502  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
