 -1.266400926E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.327470E+01  dx in pixels
 -3.291180E+01  dy in pixels
      1.022673  scalx
      1.012921  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
