 -1.081630712E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.344000E+00  dx in pixels
 -1.717780E+01  dy in pixels
      1.019937  scalx
      1.013664  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
