 -1.079723945E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.174962E+01  dx in pixels
 -9.655518E+00  dy in pixels
      1.014428  scalx
      1.024572  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
