 -1.085439973E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.252619E+00  dx in pixels
 -3.125654E+01  dy in pixels
      1.011518  scalx
      1.023197  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
