 -1.161769893E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.315000E-01  dx in pixels
 -1.700680E+01  dy in pixels
      1.014248  scalx
      1.021522  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
