 -1.128741010E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.455000E-01  dx in pixels
 -1.856450E+01  dy in pixels
      1.020878  scalx
      1.013065  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
