 -1.068691286E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.823228E+00  dx in pixels
 -3.086507E+01  dy in pixels
      1.011415  scalx
      1.022325  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
