 -1.043172872E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.095394E+00  dx in pixels
 -3.108682E+01  dy in pixels
      1.012845  scalx
      1.021869  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
