 -1.092451812E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.997300E+00  dx in pixels
 -1.785090E+01  dy in pixels
      1.015043  scalx
      1.019774  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
