 -1.005115052E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.172471E+01  dx in pixels
 -3.295110E+01  dy in pixels
      1.013373  scalx
      1.021711  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
