 -1.006570752E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.261464E+00  dx in pixels
 -3.604359E+01  dy in pixels
      1.012168  scalx
      1.022686  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
